Теодор Траянов
Последни слова

chitanka.info

Ръце към тебе сплитам,

в покорност и молитва,

о боже всемогъщи

на моята страна,

зове те раб прогледнал,

пред смърт, в свещена битва —

той вредом твойта близост

за пръв път опозна.

Отекна в дух размирен

отеческа повеля,

закон, стоящ над всичко,

над зло, добро и грях,

в сърцето преродено

изрекох клетва смела

и смисъла върховен

на свойта смърт разбрах.

Ти, отче наш, вземи ни

над своята закрила,

прости на бранни братя,

прости и на врага,

и низпосли в сърцата

лъчи от твойта сила,

без ропот да заспиме,

завити от снега!

Там, в севера далечен,

небето е покрито

с въздишки и молитви,

изплакани за нас,

там няма да се чуе,

когато в равнините

съдбата ще удари

последния ни час.

О господи всесилен,

сами не ни оставяй,

простри десница крепка

над бранния ни стан,

благослови ни — всякой

умиращ да прощава,

усетил твойта близост

и в тебе упован!

Когато в жал последна,

в предсмъртните умори,

блуждаещ поглед жадно

затърси любен взор,

очите ни тих ангел

полека да притвори,

да възнесе душите

към родния простор!

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.